\begin{abstract}
En este trabajo presentamos un algoritmo de trazado de rayos elemental con dos implementaciones: una compilada desde el lenguaje C con GNU Compiler Collection y otra usando las extensiones SIMD de la arquitectura de los procesadores Intel. El objetivo es demostrar la mejora de performance conseguida con la segunda implementación.
\end{abstract}